mn	An authentication exception occurred.
und	Нэвтрэх хүсэлтийн алдаа гарав.

mn	Authentication credentials could not be found.
und	Нэвтрэх эрхийн мэдээлэл олдсонгүй.

mn	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Системийн алдаанаас болон нэвтрэх хүсэлтийг гүйцэтгэх боломжгүй байна.

mn	Invalid credentials.
und	Буруу нэвтрэх эрхийн мэдээлэл.

mn	Cookie has already been used by someone else.
und	Күүки файлыг аль хэдийн өөр хүн хэрэглэж байна.

mn	Not privileged to request the resource.
und	Энэхүү мэдээллийг авах эрх хүрэхгүй байна.

mn	Invalid CSRF token.
und	Тохиромжгүй CSRF токен.

mn	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Нэвтрэх токенг дэмжих нэвтрэх эрхийн хангагч олдсонгүй.

mn	No available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Хэрэглэгчийн session олдсонгүй, хугацаа нь дууссан эсвэл күүки идэвхижүүлээгүй байна.

mn	No token could be found.
und	Токен олдсонгүй.

mn	Username could not be found.
und	Нэвтрэх нэр олсонгүй.

mn	Account has expired.
und	Бүртгэлийн хугацаа дууссан байна.

mn	Credentials have expired.
und	Нэвтрэх эрхийн хугацаа дууссан байна.

mn	Account is disabled.
und	Бүртгэлийг хаасан байна.

mn	Account is locked.
und	Бүртгэлийг цоожилсон байна.

mn	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Хэтэрхий олон амжилтгүй оролдлого, түр хүлээгээд дахин оролдоно уу.

mn	Invalid or expired login link.
und	Буруу эсвэл хугацаа нь дууссан нэвтрэх зам.