en	An authentication exception occurred.
und	Настана грешка во автентикацијата.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Акредитивите за автентикација не се пронајдени.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Барањето за автентикација не можеше да биде процесуирано заради системски проблем.

en	Invalid credentials.
und	Невалидни акредитиви.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Колачето е веќе користено од некој друг.

en	Not privileged to request the resource.
und	Немате привилегии за да го побарате ресурсот.

en	Invalid CSRF token.
und	Невалиден CSRF токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Не е пронајден провајдер за автентикација кој го поддржува токенот за автентикација.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Сесијата е недостапна, или е истечена, или колачињата не се овозможени.

en	No token could be found.
und	Токенот не е најден.

en	Username could not be found.
und	Корисничкото име не е најдено.

en	Account has expired.
und	Корисничката сметка е истечена.

en	Credentials have expired.
und	Акредитивите се истечени.

en	Account is disabled.
und	Корисничката сметка е деактивирана.

en	Account is locked.
und	Корисничката сметка е заклучена.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Премногу неуспешни обиди за најавување, ве молиме обидете се повторно подоцна.

en	Invalid or expired login link.
und	Неважечка или истечена врска за најавување.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Премногу неуспешни обиди за најавување, обидете се повторно за %minutes% минута.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Премногу неуспешни обиди за најавување, обидете се повторно за %minutes% минути.