en	An authentication exception occurred.
und	Bei der Authentifikatioun ass e Feeler opgetrueden.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Et konnte keng Zouganksdate fonnt ginn.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	D'Ufro fir eng Authentifikatioun konnt wéinst engem Problem vum System net beaarbecht ginn.

en	Invalid credentials.
und	Ongëlteg Zouganksdaten.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	De Cookie gouf scho vun engem anere benotzt.

en	Not privileged to request the resource.
und	Keng Rechter fir d'Ressource unzefroen.

en	Invalid CSRF token.
und	Ongëltegen CSRF-Token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Et gouf keen Authentifizéierungs-Provider fonnt deen den Authentifizéierungs-Token ënnerstëtzt.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Keng Sëtzung disponibel. Entweder ass se ofgelaf oder Cookies sinn net aktivéiert.

en	No token could be found.
und	Et konnt keen Token fonnt ginn.

en	Username could not be found.
und	De Benotzernumm konnt net fonnt ginn.

en	Account has expired.
und	Den Account ass ofgelaf.

en	Credentials have expired.
und	D'Zouganksdate sinn ofgelaf.

en	Account is disabled.
und	De Konto ass deaktivéiert.

en	Account is locked.
und	De Konto ass gespaart.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Ze vill mësslonge Login-Versich, w.e.g. méi spéit nach emol probéieren.

en	Invalid or expired login link.
und	Ongëltegen oder ofgelafene Login-Link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Zu vill fehlgeschloen Loginversich, w. e. g. probéiert nach am %minutes% Minutt.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Zu vill fehlgeschloen Loginversich, w. e. g. probéiert nach an %minutes% Minutten.