en	An authentication exception occurred.
und	Terjadi sebuah pengecualian otentikasi.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Kredensial otentikasi tidak bisa ditemukan.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Permintaan otentikasi tidak bisa diproses karena masalah sistem.

en	Invalid credentials.
und	Kredensial salah.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie sudah digunakan oleh orang lain.

en	Not privileged to request the resource.
und	Tidak berhak untuk meminta sumber daya.

en	Invalid CSRF token.
und	Token CSRF salah.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Tidak ditemukan penyedia otentikasi untuk mendukung token otentikasi.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Tidak ada sesi yang tersedia, mungkin waktu sudah habis atau cookie tidak diaktifkan

en	No token could be found.
und	Tidak ada token yang bisa ditemukan.

en	Username could not be found.
und	Username tidak bisa ditemukan.

en	Account has expired.
und	Akun telah berakhir.

en	Credentials have expired.
und	Kredensial telah berakhir.

en	Account is disabled.
und	Akun dinonaktifkan.

en	Account is locked.
und	Akun terkunci.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Terlalu banyak percobaan login yang salah, silahkan coba lagi nanti.

en	Invalid or expired login link.
und	Link login salah atau sudah kedaluwarsa.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Terlalu banyak percobaan login yang salah, silahkan coba lagi dalam %minutes% menit.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Terlalu banyak percobaan login yang salah, silahkan coba lagi dalam %minutes% menit.